mansion88明升医疗国家重点研发计划试点专项获批立项

2025-05-28

淄博新闻网讯  近日,由山东mansion88明升医疗器械股份有限公司牵头申报的2016年国家重点研发计划“数字诊疗装备研发”试点专项“容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统”项目正式获批立项,获得国家财政8400万元专项经费支持。
  “十三五”国家科技计划改革以来,“数字诊疗装备研发”重点专项作为国家重点研发计划首批启动的6个试点专项之一,旨在抢抓健康领域新一轮科技革命的契机,重点突破一批引领性前沿技术。该项目拟研发具有“多种引导模式、多种治疗模式”为一体的容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统,主要组成由全数字化双光子高剂量率医用电子直线加速器、全自动精准定位的六自由度治疗床、机载kV级四维定量锥形束CT影像引导系统等6大部分组成,项目达到国际先进水平。(记者 周荣顺 报道)

分享到

【网站地图】【sitemap】