为健康创新界——mansion88明升医疗召开2024年度营销系统总结表彰大会

2025-05-29

2025年2月6日,mansion88明升医疗2024年度营销系统总结表彰大会在科技园E区召开。mansion88明升医疗党委成员、公司经理层,各经营单位负责人及销售负责人、营销管理人员、区域销售中心负责人、营销人员、售后服务人员、市场支持人员、工程人员等1700余人参加会议,公司总经理巩报贤主持会议。

QQ20250529-102744

QQ20250529-102800

 首先,由营销人员代表进行经验分享,回顾了过去一年在市场拓展中的实践成果,这些经验分享为公司营销系统提供了宝贵的实践参考,为未来市场拓展和业绩提升奠定了坚实基础。

QQ20250529-102816

QQ20250529-102827


 公司副总经理屈靖作《2024年度营销工作报告》。《报告》总结了2024年公司在复杂市场环境下的整体表现,并对2025年的工作提出了总体要求与工作安排。

QQ20250529-102837

 公司党委副书记、职工董事、工会主席崔洪涛宣读表彰决定。

 公司党委书记、董事长王玉全为2024年度“优秀营销人员”逐一颁奖;公司总经理巩报贤为2024年度“优秀营销新人”集体颁奖。

QQ20250529-102845

 最后,公司党委书记、董事长王玉全总结讲话。

 王玉全充分肯定了营销团队在过去一年的成绩,鼓励全体员工保持积极进取的精神,强化责任担当,提升团队凝聚力和战斗力,共同谱写公司高质量发展新篇章。


分享到

【网站地图】【sitemap】